---
title: "El Corazón de Fuse"
---

El asalto al corazón de la presencia de Lord Fuse en la Tierra fue la misión que definiría el destino del planeta con una finalidad que no admitía segundas oportunidades, una operación cuya planificación había sido el objetivo último de cada batalla, cada sacrificio y cada innovación que la Resistencia había producido desde el inicio del conflicto. El corazón de Fuse no era una estructura cuya ubicación pudiera ser localizada en un mapa convencional sino un espacio cuya naturaleza era tan alienígena como la del ser que lo habitaba, una cámara en las profundidades de las Darklands donde la concentración de Fusion Matter era tan intensa que la frontera entre la realidad terrestre y la biología del Planeta Fusion se disolvía en una fusión cuya experiencia los Cazadores que se adentraron en ella describieron como la sensación de estar dentro de un organismo vivo cuyas paredes pulsaban con una cadencia que era el latido de un corazón cuyo tamaño era planetario.

El equipo que Dexter seleccionó para la misión final era la destilación más concentrada de las capacidades de la Resistencia, una formación cuya composición había sido debatida con una intensidad que reflejaba la magnitud de lo que estaba en juego. Ben Tennyson lideraría el asalto con la versatilidad que el Omnitrix le proporcionaba, su capacidad de adaptarse a las condiciones del combate con transformaciones cuya diversidad era la respuesta más flexible a un enemigo cuya naturaleza era impredecible. Las Chicas Superpoderosas proporcionarían el poder de combate cuya magnitud era necesaria para penetrar las defensas que Lord Fuse había erigido en torno a su núcleo. Dexter acompañaría al equipo no como combatiente sino como el cerebro cuya capacidad de análisis en tiempo real proporcionaría al grupo la información que la navegación de un entorno tan alienígeno requería.

El descenso hacia el corazón de Fuse fue un viaje cuya progresión era tanto física como perceptual, un tránsito a través de niveles de realidad cuya distorsión aumentaba con cada kilómetro que el equipo recorría hacia las profundidades. Las paredes de los túneles de Fusion Matter que conducían al núcleo estaban cubiertas de formaciones cuya geometría era orgánica con una consistencia que sugería un diseño biológico, arterias de un organismo cuyo tamaño convertía a los Cazadores en glóbulos que transitaban por el sistema circulatorio de un ser cuya escala era incomprensible. La temperatura aumentaba con la profundidad, y el aire, si podía llamarse aire a la mezcla de gases que la Fusion Matter producía, era tan denso que la respiración a través de los filtros de los trajes se convertía en un esfuerzo cuya dificultad aumentaba con cada paso.

Los guardianes que Lord Fuse había dispuesto para la defensa de su núcleo eran los monstruos más poderosos que la Fusion Matter había producido, entidades cuya concentración de poder hacía que los Doppelgangers y los soldados de Fusion ordinarios parecieran insignificantes en comparación. Estos guardianes no eran copias de seres existentes sino creaciones originales de Lord Fuse, diseñadas específicamente para la defensa del espacio más sagrado de su dominio, criaturas cuya biología había sido optimizada para el combate en las condiciones del núcleo con una especificidad que hacía que su enfrentamiento fuera un desafío que requería de cada miembro del equipo la totalidad de sus capacidades.

La cámara central donde Lord Fuse residía era un espacio cuya contemplación produjo en los miembros del equipo una reacción que ningún entrenamiento podía haber preparado, una mezcla de asombro y de horror que era la respuesta natural del cerebro humano ante algo cuya magnitud excedía los parámetros de lo que la mente estaba diseñada para procesar. Lord Fuse no era un ser cuya forma pudiera ser descrita con el vocabulario que la biología terrestre proporcionaba; era una presencia cuya manifestación física era una masa de Fusion Matter cuya concentración era tan intensa que la luz no la penetraba sino que era absorbida por ella, una oscuridad verde cuya profundidad era la de un abismo que no tenía fondo porque el fondo era el propio Lord Fuse.

El combate contra Lord Fuse fue un enfrentamiento cuya naturaleza trascendía las categorías del combate convencional para adentrarse en el territorio de lo existencial, una confrontación entre la voluntad de supervivencia de la especie humana y la voluntad de consumición de un ser cuya existencia era la negación de toda vida que no fuera la suya. Lord Fuse atacaba con la totalidad del entorno que lo rodeaba, convirtiendo las paredes, el suelo y el techo de la cámara en extensiones de su cuerpo cuya manipulación producía ataques que venían de todas las direcciones simultáneamente. Los tentáculos de Fusion Matter que Lord Fuse proyectaba eran apéndices cuya velocidad y cuya fuerza excedían las de cualquier criatura que los héroes hubieran enfrentado, y su capacidad de regenerar los tentáculos destruidos con una velocidad que convertía la destrucción en un ejercicio fútil obligaba al equipo a concentrar sus ataques en el núcleo del ser en lugar de en sus extensiones.

Ben Tennyson utilizó el Omnitrix con una maestría que superaba cualquier demostración anterior de sus capacidades, alternando entre formas alienígenas con una velocidad que convertía cada transformación en un ataque diferente cuya diversidad mantenía a Lord Fuse en un estado de adaptación continua que impedía al ser alienígena establecer un patrón defensivo estable. Buttercup atacaba con una furia que era la expresión más pura de la voluntad de destruir, cada golpe una declaración de intenciones cuya claridad era proporcional a su potencia. Blossom coordinaba los ataques con la visión del estratega que comprende que la victoria requiere no solo poder sino dirección. Bubbles aportaba la energía cuya naturaleza luminosa era particularmente efectiva contra la oscuridad que Lord Fuse encarnaba.

El momento decisivo del combate llegó cuando Dexter activó el dispositivo que había desarrollado en secreto durante meses, el arma cuya tecnología era el producto de toda la investigación que la Resistencia había realizado sobre la Fusion Matter desde el inicio del conflicto. El dispositivo generaba una frecuencia de energía cuya resonancia era la antítesis de la frecuencia que la Fusion Matter utilizaba para mantener su cohesión, una onda cuya propagación a través del cuerpo de Lord Fuse producía una desestabilización cuya progresión era la inversa del proceso de formación de la Fusion Matter: la materia se descomponía, las estructuras se disolvían, y la inteligencia que mantenía la cohesión del ser se fragmentaba con cada segundo que la onda penetraba más profundamente en su núcleo.

La derrota de Lord Fuse no fue una explosión cinematográfica cuya espectacularidad proporcionara la catarsis que los combatientes necesitaban sino un proceso cuya gradualidad era tan anticlimática como era definitiva, una disolución que comenzó en el núcleo y se expandió hacia la periferia con la inevitabilidad de un proceso cuya interrupción requeriría una voluntad que Lord Fuse, debilitado por la frecuencia del dispositivo de Dexter, ya no podía reunir. La Fusion Matter que componía el cuerpo de Lord Fuse perdió su luminiscencia con una progresividad que los Cazadores observaron con una fascinación cuya intensidad reflejaba la magnitud del evento que estaban presenciando: la muerte de un ser cuya existencia se había extendido a lo largo de eras cósmicas, terminada por la creatividad de un niño genio y el coraje de un puñado de héroes cuya determinación había excedido la de todas las civilizaciones que Lord Fuse había consumido antes que ellos.

La onda de desestabilización se propagó desde el corazón de Fuse hacia la totalidad de la Fusion Matter que cubría la superficie de la Tierra, y los combatientes que luchaban en los diferentes frentes del planeta fueron los testigos de un espectáculo cuya magnificencia compensaba los años de sufrimiento que la guerra había impuesto: la Fusion Matter se descomponía, los Terrafusers se derrumbaban, los monstruos de Fusion se disolvían, y la Tierra, lentamente, comenzaba el proceso de recuperación que la derrota de Lord Fuse hacía posible.
